\documentstyle[a4j]{jarticle}
\setcounter{secnumdepth}{6}
\setcounter{tocdepth}{6}
\topsep=0.1cm
\parsep=0.1cm
\itemsep=0.0cm
\begin{document}
\title{
tm-$<$MUA$>$ 説明書}
\author{
\\
}
\date{
}
\maketitle
\medskip

\section{tm とは}
\medskip
\par
tm は Emacs に MIME 機能を付加・強化するための package です。この
package は以下のものを含んでいます。
\medskip
{\list{}{\leftmargin=4ex}\item[]
\begin{itemize}
\item tiny-mime     MIME header encoder/decoder
\item tm-body       MIME body player
\item tm-gnus       MIME extender for GNUS
\item tm-mh-e       MIME extender for mh-e
\medskip
\end{itemize}
\endlist}
\par
です。
\medskip
\medskip

\section{install の仕方}
\medskip
{
\renewcommand{\theenumi}{(\arabic{enumi})}
\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi}
\begin{enumerate}
\item Makefile の bindir を自分の環境に合わせて書き換える。
\medskip
\item methods/ 以下の method を、tm-body の説明書を見て、自分の環境に合
うように書き換える。
\medskip
\item make all する。
\medskip
\item make install する。
\medskip
\item *.el を Emacs の変数 load-path で指定された directory に copy する。
\medskip
\medskip
\end{enumerate}
}
\par
tm-mh-e, tm-gnus の説明は、tm-mh-e.ol, tm-gnus.ol を読んで下さい。
plain2 が install されている場合、make dvi を行なうことで dvi に変換で
きます。
\medskip
\medskip

\section{バグ報告の仕方}
\medskip
\par
tm のバグを見つけたら fj.editor.emacs に post するか、tm ML
$<$tm@chamonix.jaist.ac.jp$>$ に mail を送って下さい。
\medskip
\par
tm ML では tm のバグ情報の交換や最新版の配布、tm の改良に関する議論
を行なっています。tm ML に参加したい方は
\medskip
{\list{}{\leftmargin=8ex}\item[]
\par
tm-admin@chamonix.jaist.ac.jp
\endlist}
\medskip
\par
まで mail を送って下さい。登録は手動ですので、できれば、自然言語で書い
て下さい。(\verb+^+\_\verb+^+)
\medskip
\medskip

\section{おまけ}
\medskip
\par
mime-setup という簡易設定 tool を付けました。.emacs に以下のものを入
れると tm-$<$MUA$>$ の設定と mime.el を使った encode の設定を行なってくれ
ます。
\medskip
{\baselineskip=10pt
\begin{verbatim}
----------------------------------------------------------------------
(load "mime-setup")
----------------------------------------------------------------------
\end{verbatim}}
\medskip
\par
mime-setup.el は標準では SuperCite の設定も行ないます。これをやめる
場合 .emacs に以下のものを入れて下さい。
\medskip
{\baselineskip=10pt
\begin{verbatim}
----------------------------------------------------------------------
(setq mime-setup-use-sc nil)
----------------------------------------------------------------------
\end{verbatim}}
\medskip
\par
mime-setup では signature の自動切替え tool も附属しています。
message header の field に合わせて signature の自動切替を行ないたい場
合は .emacs に以下のようなものを入れて下さい。
\medskip
{\baselineskip=10pt
\begin{verbatim}
----------------------------------------------------------------------
(setq signature-file-alist
      '(
        (("Newsgroups" . "jokes")       . "~/.signature-jokes")
        (("Newsgroups" . ("zxr" "nzr")) . "~/.signature-sun")
        (("To" . ("ishimaru" "z-suzuki")) . "~/.signature-sun")
        (("To" . "tea")                 . "~/.signature-jokes")
        (("To" . ("sim" "oku" "takuo")) . "~/.signature-formal")
        ))
----------------------------------------------------------------------
\end{verbatim}}
\medskip
\par
mime-setup を使う場合は、mime.el が必要です。また、SuperCite を使う
場合は、SuperCite も必要です。
\end{document}
